Copyright: Copyright (c) 1996-2000, MidiTec
Citation: EarMaster - Copyright (c) 1996-2000, MidiTec


Riconoscimento degli

 Intervalli,   [image] [image] Accordi

e   [image]  Scale

Scale;

Gli esercizi sull'accordo,sull'Intervallo e sulla scala lavorano allo stesso modo.

EarMaster suona un accordo scelto a caso tra quelli selezionati e li traspone in una tonalità anch'essa casuale.

L'esercizio consiste nel riconoscere le note suonate.

In generale la risposta puo' essere data in due modi:direttamente con il nome dell'accordo oppure fornendo il nome di ogni nota.

Ci sono altri modi in cui si puo' fare dare la risposta .

Premere:

'Suona la domanda'  per suonare di nuovo la domanda.

'Suona quanto selezionato' per suonare quanto si e' risposto (le note da voi inserite).

'Risposta' quando avete inserito le note e volete che Earmaster valuti la vostra risposta.

Se la risposta non e' corretta, EarMaster indichera' con il colore rosso la vostra risposta e con quello verde la risposta corretta.

Si possono sempre avere informazioni dettagliate sui risultati correnti e confrontarli con i risultati precedenti nella finenstra dei

 "Risultati".

Impostazioni Riconoscimento Accordi

Teoria degli intervalli

Teoria degli accordi

Teoria delle scale


 Confronto degli intervalli

Quale intervallo e' piu' grande?

EarMaster suona due intervalli scelti casualmente tra gli intervalli selezionati.

Cliccate su 'A' se il primo intervallo e' quello piu' ampio oppure 'B' se lo era il secondo.

La cornice intorno alla risposta scelta cambiera' colore.Verde se la risposta e' corretta.Rosso se e' sbagliata.

Premete su 'Suona la Domanda' per suonare gli intervalli un'altra volta.

Si possono sempre avere informazioni dettagliate sui risultati correnti e confrontarli con i risultati precedenti nella finenstra dei

 "Risultati".

Impostazioni del confronto degli intervalli

Teoria degli intervalli


 Dettato Melodico

Quali note vengono suonate?

EarMaster suona una frase in accordo con i parametri immessi nell'impostazione.

L'esercizio consiste nell0identificare quali suoni sono stati suonati e trascriverli usando

Il pentagramma, la tastiera o la chitarra.

Premere

Premete su 'Suona la Domanda' per suonare di nuovo la frase.

'Suona quanto selezionato' per suonare quanto si e' risposto (le note che avete inserito).

'Risposta' quando avete inserito le note e volete che EarMaster verifichi la risposta.

Si possono sempre avere informazioni dettagliate sui risultati correnti e confrontarli con i risultati precedenti nella finenstra dei

 "Risultati".

Impostazioni del Dettato Melodico


Lettura del Ritmo e
 Lettura del Ritmo e [image] Imitazione del Ritmo

Lettura del Ritmo: EarMaster mostra una partitura ritmica.Bisogna battere seguendo il metronomo.

Imitazione del Ritmo: EarMaster suona un ritmo. Bisogna ripeterlo seguendo il metronomo. Dopo il primo tentativo e' possibile decidere di vedere il ritmo per aiutarsi in un secondo tentativo.

Si puo' sia battere il tempo con la barra spaziatrice,su uno strumento MIDI o battere nel microfono.

La registrazione del microfono viene abilitata nel menù "Ingresso Risposta" .

Nella partitura del ritmo si vedra' un simbolo sotto ogni nota:

 Se la nota e' stata battuta correttamente.

 Se la nota e' stata battuta un po' troppo presto.

 Se la nota e' stata battuta un po' troppo tardi.

 Se la nota e' stata mancata del tutto.

Nota: EarMaster fa anche una valutazione di quanto precisamente il ritmo e' stato battuto, percio' non avrete una risposta del 100% anche se avrete battuto correttamente tutte le note.

Si possono sempre avere informazioni dettagliate sui risultati correnti e confrontarli con i risultati precedenti nella finenstra dei

 "Risultati".

Il livello di difficolta' e la lunghezza del ritmo puo' essere impostato nell'Impostazioni dell'esercizio.

Impostazione Imitazione del Ritmo


 Correzione del Ritmo

Trovare le differenze tra un ritmo trascritto e un ritmo suonato.

EarMastermostra una partitura ritmica. Quando viene premuto 'Suona Modificato', EarMaster suonera' il ritmo mostrato ma con alcuni cambiamenti.Soltanto tre tipi di cambiamenti sono possibili:

· ona nota viene divisa in due note.

· due note vengono fuse in una.

· due note vengono scambiate.

Dovete selezionare tutte le note coinvolte nel cambiamento.Una nota viene selezionata cliccandoci sopra.Un secondo click la deseleziona.

Quando avete indicato tutte le note coinvolte cliccate 'Mostra Cambiamenti'.

Questo mostrera' il ritmo corretto e le selezioni corrette.

Si possono sempre avere informazioni dettagliate sui risultati correnti e confrontarli con i risultati precedenti nella finenstra dei

 "Risultati".

Il livello di difficolta' e la lunghezza del ritmo puo' essere settato nell'impostazione dell'esercizio.

Impostazione Correzione del Ritmo


 Sequenza di accordi

EarMaster suona una sequenza di accordi. L'esercizio consiste nell'identificare le funzioni armoniche (gradi della scala) e il tipo di accordi che sono stati suonati.

In generale la risposta puo' essere fornita in due modi:sia direttamete fornendo il nome della sequnza di accordi o fornendo ogni accordo che si e' sentito.

Nel menù "Inserimento Risposta" potete selezionare quali modalita' di risposta possono essere utilizzate:

Pentagramma - in questo esercizio non e' possibile usare il pentagramma per dare la risposta.Viene invece utilizzato per visualizzare la vostra risposta.Cliccate in una delle battute per suonare l'accordop e per muovere il cursore arancione in quella battuta.

Subito sotto il pentagramma vi e' un pannello dove e' possibile specificar ela qualita' dell'accordo.Se cliccate su un accordo nel pentagramma (per spostare il cursore arancione),potete cambiare il suo tipo con questi bottoni sentendo anche il suono nel medesimo istante.

Nome - Cliccate una volta sul bottone con il nome corretto della sequenza.Cliccate con il tasto sinistro per selezionare e far suonare le note senza che siano considerate una risposta da EarMaster. Cliccate con il tasto destro per selezionare le note e darle come risposta.

Piano - sul piano vengono mostrate le funzioni armoniche nella chiave corrente. Cliccate con il tasto sinistro per inserire un acoordo nella posizione indicata dal cursore arancione nel pentagramma,cliccate con il tasto destro per rimuoverlo.

E' possibile modificare il suono dello strumento e il volume nel display verde.

Chitarra- le funzioni armoniche nella chiave corrente sono mostrate sulla chitarra.Cliccate con il tasto sinistro per inserire un accordo nella posizione indicata dal cursore arancione nel pentagramma,cliccate con il tasto destro per rimuoverlo.

Premere

Premete su 'Suona la Domanda' per suonare di nuovo la domanda.

'Suona quanto selezionato' per suonare quanto si e' risposto (gli accordi che avete inserito).

'Risposta' quando avete inserito gli accordi e volete che EarMaster verifichi la risposta.

Se la risposta e' sbagliata, EarMaster indichera' la vostra risposta con il colore rosso e quella gliusta con il colore verde.

Si possono sempre avere informazioni dettagliate sui risultati correnti e confrontarli con i risultati precedenti nella finenstra dei

 "Risultati".

Impostazione Sequenza di Accordi


 Impostazione accordi,intervalli e scale

Il pannello di Impostazione del tono - cliccare per includere/escludere l'elemento (accordo,intervallo,ecc.) nell'esercizio.

I primi elementi (testo in rosso) sono predefiniti e non possono essere modificati, ma sopra quelli se nen possono inserire altri.

Se il testo e' verde,il nome e le note possono essere modificati.

Movimento della fondamentale - Decidere un limite inferiore e superiore per la fondamentale e decidere come la fondamentale deve essere scelta in questo limite.

Modo di esecuzione- sciegliere come desiderate che le note siano suonate:armonico,melodico ascendente,melodico discendente.Se vengono selezionate più scelte,lo stile sarà scelto in modo casuale.

Opzioni:

Risposta Automatica

Tono comune - (sono nel Confronto di Intervalli)

Mostra la prima nota

Mostra l'armatura di chiave

Suona la nota cliccando

Suona la tonica

Fondamentali diatoniche (solo nel riconoscimento di intervallo)

Rivolti  (solo nella sequenza di accordi)

Aggiungere la nota fondamentale

Blocca l'ingresso per la risposta  (solo in EarMaster School)

Esercizi di corrispondenza:

Confronto di intervalli

Riconoscimento intervallo

Identificazione accordo

Identificazione rivolto accordo

Sequenza di accordi

Identificazione della scala


Risposta automatica - EarMaster selezionerà il tasto risposta quando la risposta è corretta.


Tono comune - i due intervalli verranno suonati con la stessa nota di partenza.


Mostra la prima nota - EarMaster selezionerà la prima nota (o la nota più bassa nel caso di armonizzazione) della risposta per voi.


Mostra l'armatura di chiave - sciegliere quando l'armatura deve essere indicata in modo permanente invece di aggiungere diesis e bemolle ad ogni nota.


Suona la nota cliccando - abilita il suono sul piano,la chitarra e la partitura.


Suona la tonica- suona alcune note prima della domanda per inquadrare la tonalità.


Fondamentali diatoniche - l'intervallo è trasposto all'interno della chiave in modo che si tratti sempre di note diatoniche .


Rivolti - sciegliere come gli accordi vanno rivoltati:

1) Tutti gli accordi in posizione fondamentale

2)L'ultimo accordo in posizione fondamentale. Gli accordi precedenti saranno rivoltati in una posizione con la nota più vicino alla nota più alta dell'ultimo accordo.

3) Rivolto casuale dell'ultimo accordo. Gli accordi precedenti saranno rivoltati in una posizione con la nota più alta vicina alla nota più alta dell'ultimo accordo.


Aggiungere la nota fondamentale - aggiunge in basso la nota fondamentale.


Blocca l'ingresso per la risposta - per controllare come l'utente inserisce la risposta,i.e. creando il tutore.


Ritmi - Include valori ritmici alle frasi melodiche.Quando viene data risposta ad una domanda e' necessario trascrivere sia l'altezza che la durata della nota.Saranno incluse solo note da 4/4 2/4 e un quarto.


Il nome dell'elemento.

Mettendo il segno ‘&’ prima di una lettera  del nome si creerà un shortcut per il pulsante con lo stesso nome.

In questo modo è possibile rispondere ad una domanda con la tastiera premendo il tasto <Alt> + lettera.


La struttura dei toni elementari come vengono suonati nell'esercizio.

Cliccando i tasti sul piano si possono abilitare/disabilitare le singole note.

Le note possono anche essere definite con una tastiera MIDI.Il piccolo triangolo verde indica il Do centrale.


 Impostazione delle melodie

Le frasi melodiche vengono generate da EarMaster usando un algoritmo intelligente secono le selezioni indicate sotto:

Note- la lunghezza della frase.

Scala/sequenza -scieglie una scala,un modo o una sequenza per crearci sopra una melodia.

Intervallo massimo -il massimo tintervallo tra due note vicine.

Ambito - il massimo intervallo dalla nota più bassa a quella più alta nella frase.

Limiti delle note - la area totale in cui le note possono essere messe.

Le armature di chiave

Le armature di chiave in cui le melodie verranno generate.

Opzioni:

Ritmi

Risposta automatica

Mostra la prima nota

Mostra l'armatura di chiave

Suona la nota cliccando

Suona la tonica

Blocca l'ingresso per la risposta  (solo in  EarMaster School)

Melody dictate


 Impostazione dei Ritmi

I ritmi vengono generati da EarMaster utilizzando un algoritmo intelligente secondo le selezioni indicate sotto.

Cliccare per includere:

•	Valori di note specifiche e terzine nel ritmo.

•	Pause e note puntate. i valori delle note sono gli stessi di quelli selezionati sopra.

•	Note legate.

Scegliere:

•	L'indicazione di tempo del ritmo.

•	Il numero delle battute in un rigo.

•	La velocità del ritmo (battit per minuto).

Correzioni (solo nella Correzione del ritmo)

Mostra il ritmo una seconda volta (solo nell'imitazione del ritmo)

Valutazione

Scegliere quanto precisamente il ritmo deve essere battuto.Nel caso di Benevolo una idea generale e' sufficente mente nel Severo bisogna essere molto precisi edi avere una percezione molto precisa del ritmo.

Imitazione del ritmo

Lettura del ritmo

Correzione del ritmo


Correzioni- specificare il numero massimo di correzioni che sono ammesse in ogni risposta.


Mostra il ritmo una seconda volta - mostra automaticamente il ritmo quando si è finito di battere.Questo rimarrà visibile per aiutare in un secondo tentativo.


Negli esercizi basati sulle note(intervalli,accordi,melodia,ecc.) si hanno diverse possibilità per inserire le risposte.Queste modalità si possono trovare nel menù 'Metodi di ingresso',dove possono essere fatte apparire o nascosce ognuna di loro.

Partitura - per inseirire una nota, premere e tenere abbassato il tasto sinistro del mouse.Muovere il mouse in sù/giù per cambiare la nota,Destra/Sinistra per mettere un diesis o un bemolle alla nota.Premere il tasto destro del muose per ciclare tra differenti valori di note e legature.

Nomi - Cliccare una volta sul pulsante con il nome delle note suonate (intervallo,accordo,ecc.).Cliccare con il tasto sinistro per selezionare esuonare senza fornirli come risposta ad EarMaster.Cliccare con il tasto destro per selezionare le note e fornirle come vostra risposta.

Piano - Cliccare con il tasto sinistro per selezionare le note,cliccare con il destro per deselezionarle.Si possono modificare il suono dello strumento e il volume nel display verde.

Chitarra - Cliccare con il tasto sinistro per selezionare le note,cliccare con il tasto destro per deselezionarle.


Usare il microfono per cantare le note obattere il ritmo.Nel menù "ingresso risposta"  è possibile far iniziare e terminare la registrazione del microfono.


Si possono selezionare le note e suonare i ritmi sullo vostro strumento MIDI esterno.

Si possono assegnare note speciali a funzioni speciali (ad esempio suonare C2 per selezionare il tasto Nuova Domanda),

Per controllare da remoto EarMaster.


Qui si può modificare il proprio nome,usato per stampare i risultati.In EarMaster School si può cambiare anche il proprio Username,la password e la cartella personale.


Cancellare i risultati

Con questa fuinzione è possibile eliminare definitivamente i vecchi risultati degli esercizi.Non si può annullare questa funzione, quindi potrebbe essere utile salvare una copia di backup prima di farlo.Usare la funzione Importa/Esporta del menù "File", per esportare i risultati in un dischetto o in una cartella del disco fisso.


Il Menù Opzioni

Le opzioni disponibili nel munu "Opzioni" dipende dall'esercizio attivo in quel momento.

MIDI tutte le note off - invia un messaggio di controllo tutte le notre Off al dispositivo MIDI di uscita selezionato.

MIDI resetta i controller - invia un messaggio di Resetta tutti i controlli al dispositivo MIDI di uscita selezionato. Questo messaggio imposta tutti i controller (come il Pedale,la ruota,gli effetti,ecc.) al loro stato iniziale.

MIDI remoto - Attiva il controllo remoto degli esercizi tramite MIDI.Ogni pulsante viene assegnato ad una nota MIDI specifica come indicato Nelle Impostazioni del Programma.

Nuova domanda automatica- Se selezionato si avrà una nuova domanda automatica quando si è risposto.Nelle Impostazioni del Programma,si può decidere Il ritardo in secondi e altre opzioni.

Mostra il metronomo - Attiva il metronomo a video.

Suona il metronomo -Attiva il suono del metronomo.

Ritmo insieme al metronomo - attiva il suono del metronomo mentre viene eseguito un ritmo.Questo non influenza il suonodel metronomo nel conteggi odel ritardo con cui si è risposto.

Riconoscimento di nota - Specifica come EarMaster deve interpretare la vostra risposta.Assoluto: dovete inserire le note esattamente come sono state eseguite, Qualsiasi Ottava: Dovete inserire le stesse note,ma possono anche essere trasposte in un'altra ottava, Relativo: Potete trasporre la vostra risposta liberamente.(cioè se la domanda era un intervallo di quarta perfetta Do-Fa, potete inserire anche le note Re-Sol come risposta corretta).

Mostra il nome della chiave - Se selezionato,EarMaster mostrerà il nome della chiav nel pentagramma.Questa possibilità si ha soltanto se viene selezionata l'opzione "mostra la chiave" nelle impostazioni dell'esercizio.


Specifica in quale canale MIDI (1..16)  inviare le note per questo profilo di suoni. Il canale 10 è il canale del ritmo.


Specifica il suono dello strumento da utilizzare negli esercizi.Se viene scelto il canale  MIDI 10 nei profili dei rtmi,questa opzione non è disponibile.L'evento cambia programma viene inviato ogni qual volta viene cambiato esercizio.

Questa impostazione può anche essere impostata da uno strumneto MIDI: mettete il cursore in questo campo e scegliete un suono sul vostro strumento MIDI.


Specifica la fase di attacco (volume) per questo suono.Per modificare il volume generale è necessario portarsi nel fogli dispositivi.


Specifa quale suono e suono ritmico deve essere suonato.

Questa impostazione può essee modificata anche attraverso uno strumento MIDI se mettete il sursore in questa posizione.


Se selezionato, EarMaster trasporrà tutti i suoni della chitarra una ottava più in alto per evitare note non adatte.


Specifa quale driver di dispositivo di ingresso MIDI deve essere usato.


Specifica quale driver di dispositivo di uscita MIDI deve essere usato.

Nota: alcuni driver di schede a wawe table ritardano il suono,questo richiede che venga sincronizzato prima di utilzzare gli esercizi ritmici.


Specifica il volume MIDI di Windows per questo dispositivo.


Specifica il ritardo in 1/1000 di secondo.


Specifica la lingua da utilizzare. Appaiono tutte le lingue dei file "*.LAN" che ci sono nella sottocartella \Language.


Specifica il nome del font,lo stile e la dimensione da utilizzare con EarMAster.


Specifica il colore dello sfondo per le finestre degli esercizi.


Specifica come i ritmi devono essere trascritti.In spazio Fissato,tutte le note di egual valore saranno distanziate allo stesso modo. Questa è l'impostazione più compatta,utile per gli schermi a rispoluzione più ridotta.Con la distanza proporzionale al Tempo,tutte le tutte barrette hanno la stessa larghezza e le note prensdono lo spazio che le compete secondo la loro durata.


Se selezionato, EarMaster premera automaticamente il tasto "Nuova Domanda" quando avrete dato una risposta.


Specifa il ritardo in secondi tra quyando avete dato una risposta e la domanda successiva di EarMaster.


Se selezionato,EarMaster non fornirà un'altra domanda se la risposta era sbagliata.

Questo darà modo di scoprire cosa è stato sbagliato.


Nella lettura ritmica e nell'imitazione del ritmo potete far ripetere ad EarMaster la domanda se la risposta è sotto il livello selezionato. Questa selezione è anche utilizzata da EarMaster nel dare una risposta visuale e sonora negli eserizi ritmici,ad es. Se il risultato è sotto il livello corretto suonerà il suono "errato" .


Premere questo pulsante per visualizzare di nuovo tutte le lampadine con i consigli.


Aggiusta la sensibilità del microfono per gli esercizi usando una nota (altezza) di ingresso. Questo non coincide con l'impostazione di volume del microfono di Windows.


Aggiusta la sensibilità del microfono per gli esercizi utilizzando un ingresso di tempo (temporizzazione). Questo non coincide con l'impostazione di volume del microfono di Windows.


Se selezionato,la analisi delle frequenze verrà fatta con doppia precisione.Questo richiede maggior potenza al processore.

Se non selezionato,EarMaster non può distinguere i suoni sotto 110 Hz.


Se selezionato, EarMaster emetterà un suono quando avrete dato una risposta.


Scegliere un suono wave da fornire per la risposta esatta. L'elenco contiene tutti i file *.wav nella sottocartella \Media.


Scegliere un suono wave da fornire per la risposta sbagliata. L'elenco contiene tutti i file *.wav nella sottocartella \Media.


Specifica il volume di uscita wave di Windows,cioè il volume degli effetti sonori.


Se selezionato, potete premere i pulsanti di controllo esercizio (lcome Nuova domanda,Ripeti domanda,ecc.) dal vostro strumento MIDI.Ogni pulsante è assegnato ad una nota specifica.


Assegna una nota ad una funzione di controllo.Quando questa nota viene premuta sul vostro strumento MIDI,il pulsante associato verà automaticamente premuto.


Se selezionato,premendo il pedale si avrà lo stesso effetto di premere il tasto <Invio>  sulla tastiera. (per gli utenti MIDI non-piano :il pedale corrisponde al controllo 64)


 Risultati

Nella finestra Risultati potete vedere e confrontare tutti i risultati dell'area dell'esercizio correntemente selezionata.

Con i pulsanti in alto è possibile attivare e disattivare gli elementi da visualizzare:

•	Data e ora- orario di quando l'esercizio è iniziato

•	Durata - il tempo totale che l'esercizio è rismasto attivo (visibile)

•	Il tempo di risposta - il tempo totale speso a capire la domanda e rispondervi.Questo è la somma del tempo tra quando la domanda è  iniziata e quando è stata data la risposta.

•	Nome del livello - il nome del file dell'esercizio o del passo del tutore.

•	Dettagli - risultati specifici per ogni accordo/intervallo.

Nota: I risultati vengono salvati solo se si è data risposta ad almeno 5 domande.Ogni volta che i risultati vengono reinizializzati si ha l'opzione se salvare o meno i risultati precedenti.

Nel pannello di stato in basso,si possono vedere le statistiche complessive per un periodo di tempo.Potete modificare il periodo di tempo nel menù "Visualizza"-"Somma dei risultati".

Il "tempo medio di risposta" è la media del tempo di ogni risposta- alcuni secondi dovrebbero essere sufficenti.


 Carica le Impostazioni

Carica una impostazione dell'esercizio dal disco.

L'elenco contiene i nomi di tutti i file nella cartella di EarMaster con l'estensione *.EAR.

Su una rete sono elecati sia i file delle cartelle comuni che di quelle personali .Gli ultimi sono marcati con  ‘*’.

Ogni file contiene le impostazioni per tutti gli esercizi.

Premere  'Sfoglia…' per caricare da un'altra origine sul disco.


 Salva le impostazioni

Salva in un file sul disco le impostazioni degli esercizi.

La cartella predefinita è quella privata dell'utente se presente oppure la cartella di EarMaster.

Ogni file contiene le impostazioni per tutti gli esercizi.


Nome completo dell'utente.Usato per visualizzare o stampare i risultati.


Nome Utente. Il nome che utilizzate per entrare in EarMaster.Se disponete di un Nome Utente per accedere a Windows,dovreste usare lo stesso nome utente anche qui.


Non è necessario inserire una password se non serve conservare in modo protetto le impostazioni e i risultati.


Definisce il livello di accesso dell'utente:

Studenti possono usare gli esercizi e il tutore.

Insegnanti possono vedere e stampare i risultati di tutti gli utenti.Possono ancghe definire tutori aggiuntivi.

Amministratori possono amministrare le impostazioni del sistema e i database.


Specifa se l'utente può scegliere i tutori o i passi di un tutore.Se non è selezionato è l'insegnante a dover decidere per lo studente quale tutore/I utilizzare e quale è il passo iniziale.


Specifica se l'utente può impostare gli esercizi per lui stesso e salvare le impostazioni su disco.


Specifica se l'utente può definire nuovi accordi/intervalli.Questo è importante dal moento che tuti gli utenti cvondividono gli stessi accordi/intervalli definiti dagli utenti.Se un utente elimina un certo accordo, esso è eliminato per tutti gli altri.


Specifica se l'utente può modificare le impostazioni MIDI,il colore e la lingua .Le scelte operate da un utente non influenzano gli altri utenti.


Inserisce un utente in una classe.


Toglie un utente da una classe.


Quando vengono lette o salvate le impostazioni degli esercizi viene utilizzata come cartella predefinita quella privata di ogni utente.Se non viene specificata una cartella,viene utilizzata la cartella di avvio.


La cartella comune viene utilizzata come cartella predefinita quando viene caricato il tutore e le impostazioni degli esercizi.Se non viene specificata una cartella,viene utilizzata la cartella di avvio.


Premere questo pulsante per salvare le impostazioni correnti MIDI,della lingua,del colore e dimensioni della finestra come valori predefiniti.Questi valori verranno utilizzati ogni volta un utente sarà aggiunto al sistema oppure un utente accede come ospite (guiest).


Posizione dei file di dati di EarMaster che contengono i profile degli utenti e i risultati. Più computer possono condividere gli stessi file di dati all'interno di una rete.Questa impostazione viene salvata localmente in un database di registrazione su questo computer.Se la posizione dei file di dati viene modificata queste impostrazioni vanno modificate in ogni computer che usa questi file.


Per migliorare la performance,ridurre il traffico di rete e salvare spazio su disco i dati meno recenti del database possono essere cancellati.I risultati vengono eliminati permanentemente e non possono essere recuperati.E' opportuno prima di effettuare questa operazione effettuare una copia di backup (tutti i file in …\Data\Result\ ).


Selezionare questa opzione permette agli utenti di accedere come ospiti (guest) con limitati diritti di accesso.


Se selezionato,gli utenti possono autoaggiungersi come utenti di EarMaster,ovviamente solo con accesso di tipo studente.

Altrimenti solo gli ospiti e gli utenti aggiunti da un insegnante possono accedere ad EarMaster.


Se selezionato,Earmaster eviterà di richiedere un username all'utente quando il programma inizia.Il nome utente verrà ricavato direttamente da windows.


Amministrazione della Classe

 (Disponibile solo per gli insegnanti in EarMaster School)

Una classe permette di raggruppare un certo numero di utenti.E' utile per visualizzare o stampare i risultati di un certo sottogruppo di utenti tra tutti quelli che utilizzano EarMaster.

Per creare una nuova classe:

Scegliere “Amministrazione della classe…” dal menù “File” . Premere il pulsante "Nuovo".Assegnare un nome alla classe,aggiungere un insegnante e eventualmente un tutore.Premere "Aggiungi/Rimuovi.." per inserire gli utenti nella classe.

Nota:elimiare una classe non significa eliminare gli utenti dal sistema.Questo solamente li scollegherà dalla classe.

Le classi sono utilizzate dalle funzioni di riassunto risultati e Supervisione utenti.


Importazione e Esportazione dei risultati degli utenti

Con la funzione importazione/esportazione del menù "File" è possibile importare e esportare gli assegnamenti(tutore) e i risultati da e verso un disco.

Essi possono qunidi essere importati  su un altro computer,ad esempo per far vedere il risultato del lavoro a casa ad un insegnante.

L'uso tipico di questa funzione è quando la scuola ha EarMaster School 4 istallato e gli studenti hanno anche loro una edizione di Earmaster 4 istallata a casa:

1. Un insegnante crea un corso in forma di esercizio o stabilisce alcuni compiti e li inserisce in un tutore. (solo in EarMaster School)

2. Il tutore viene assegnato alla classe o agli utenti individuali. (solo in EarMaster School)

3. Ogni utente esporta le impostazioni in un dischetto prima di andare a casa da scuola.

4. Lo studente importa l'esercizio a casa.

5. Prima di andare alla lezione successiva,lo studente esporta il risultato in un dischetto e lo importa sul computer di scuola.

6. L'insegnate può vedere,comparare e stampare i risultati del lavoro a casa della sua classe. (solo in EarMaster School)


La cartella di destinazione dove i dati degli utenti devono essee esportati.


L'utenti del quale si vuole esportare i dati.


La cartella sorgente dove i dati risiedono.


L'utente i cui dati e impostazioni saranno aggiornate dai dati importati.


Mostra e stampa i risultati di tutti gli utenti con accesso Studente.


Mostra e stampa i risultati di tutti gli utenti.


Mostra e stampa i risultati di tutti i componenti di una classe.


Mostra e stampa i risultati di esercizi specificati.


Mostra e stampa i risultasti da un certo numero di giorni prima fino al presente.Inserire qualsiasi numero.


Mostra e stampa i risultati di un utente specifico.


Tutore

Il tutore di EarMaster permette di seguire un corso in forma di esercizio preparato dall'insegnante.

EarMaster tiene traccia dei vostri risultati e aggiusta la difficoltà degli esercizi mentre progredite.

Per inizare un tutore, scegliere “Tutore” dal menù “File”.

Quando avete risposto ad un certo numero di domande,il tutore valuterà i vostri risultati e consiglierà di avanzare al passo successivo,ripetere il passo un'altra volta o ritornare al passo precedente.

Si può saltare direttamente in ogn'uno dei dieci esercizi di EarMaster e poi ritornare al passo del tutore da cui si era usciti.

Si può fermare in ogni momento il tutore scegliendo un'altra volta la voce "Tutore" dal munu "File".

Nota:Non si può passare all'impostazione dell'esercizio mentre è in esecuzione il tutore.Per creare o modificare un tutore,è necessario l'editor del tutore incluso in "EarMaster School" e l'editor del tutore è disponibile solo se si ha l'accesso come insegnate o amministratore.

Informazioni aggiuntive:

Confronto intervalli

Riconoscimento Intervallo

Riconoscimento accordo

Riconoscimento rivolti accrdoSequenza di accordi

Riconoscimento della scala

Lettura ritmica

Imitazione ritmica

Correzione ritmica

Dettato Melodico


Editor del Tutore

 (Disponibile solo per gli insegnanti in EarMaster School)

Con questa funzione è possibile impostare un corso completo di esercizio uditivo una volta per tutte.Qusto può essere facilmente distribuito tra tanti computer.Attualmente un tutore è un insieme di impostazione degli esercizi.Per definire un tutore,semplicemente si crea un elenco di impostazioni degli esercizi,si aggiunge un titolo e una descrizione ad ogn'uno di essi e si definisce quale capacità deve avere lo studewnte per avanzxare al passo sucessivo nell'elenco.

Nell'elenco dei passi è possibile vedere tutti i passi definiti nell'esercizio corrente.Questi passi sono definiti separatamente per ogni esercizio.

Aggiungi passi:

Cliccate con il tasto destro nell'elenco dei passi per aggiungere o rimuovere dei passi,o per modificare le proprietà di un certo passo.Si può trovare dell'aiuto aggiuntivo nelle finestre corrispondenti.

Si può facilmente verificare il progresso dei passi:Cliccate una volta su ogni passo per vedere le sue impostazioni nella finestra impostazioni dell'esercizio.

Modifica passo:

Per cambiare i testi o la percentuale,si può sia cliccare con il tastro destro su un passo e scegliere proprietà dal menù oppure semplicemente fare doppio click su un passo.

L'impostazione dell'esercizio per il passo può anche essere modificata:cliccare una volta sul passo per aggiornare l'impostazione del passo con l'impostazione di questo passo.Quando avete effettuato le necessarie modifiche nella finestra di impostazione dell'esercizio,cliccate con il tasto destro il passo nell'elenco dei passi e scegliere "aggiorna dalla finestra di impostazione".

Questo permetterà di salvare le impostazioni in quel passo.

Inserisci tutore:

Per inserire passi provenienti da un altro tutore,trovate la funzione "inserisci tutore" nel menù "File".

Questo aggiungerà tutti i passi del tutore selezionato alla fine dell'elenco dei passi del tutore corrente.

I passi sono solo aggiunti all'elenco dei passi nell'esercizio selezionato,l'elenco dei passi negli altri esercizi rimangono immodificati.

Quando i passi sono stati aggiunti,si possono spostare trascinandoli nella posizione voluta.

Accordi definiti dall'utente:

Se mentre si è nell'editor del tutore si creano degli accordi,questi vengono salvati solo in quel tutore specifico.

Quando si esce dalla modalità di editor del tutore,EarMaster ricarica l'elenco degli accordi presenti precendetemente.

Questo significa che è possibile definire nuovi accordi per un tutore senza modificare il normale elenco di accordi disponibili.


Assegna al tutore un titolo descrittivo.


Qui potete scrivere una descrizione generale del corso-esercizio (tutore). La descrizione può essere vista dall'utente mentre carica il tutore.La massima lunghezza della descrizione è di 255 caratteri.


Il nome dell'autore dovrebbe essere inserito qui.


Carica Tutore

Scegliere un tutore per lavorarci.

Premere “Dettagli” per vedere il nome dell'autore e la descrizione dell'autore per il tutore.


Assegna al passo un titolo descrittivo per informare l'utente del'utilità di quel  passo  per una specifica finalità.


Sceglie la percentuale di risposte che l'utente deve dare correttamente per passare al passo sucessivo in quel tutore.


Sceglie il limite inferiore del risultato accettabile.Se l'utente ottiene un risultato inferiore a questo,li verrà suggerito di ritornare indietro al passo precedente.


Note per lo studente su questo passo e su come utilizzarlo.La massima lunghezza è di 255 caratteri.


L'impostazione dell'esercizio è copiata dalle impostazioni correnti nella finestra principale di EarMaster. Questo è utile quando si vuole creare un passo basato sul passo precedente vcon lievi modiche.


L'impostazione dell'esercizio viene copiata dal file specificato.Anche se un file di impostazione dell'esercizio (.ear) contiene impostazioni per tutti gli esercizi in quel file,solo le impostazioni correlate all'eserrcizio corrente saranno copiate.


Sceglie se il nuovo passo deve essere inserito prima o dopo il passo selezionato nell'elenco.


Il numero di domande a cui deve essere data una risposta in questo passo.

Quando l'utente ha risposto al numero di domande assegnato,I risultati vengono salvati e il passo sucessivo viene scelto sulla base dei limiti di progresso/regresso.


L'impostazione dell'esercizio viene copiata dal passo selezionato nell'elenco dei passi.

Può essere successivamente modificato:selezionare il passo,fare i cambiamenti nella finestra principale di EarMaster,cliccare con il tasto destro il passo nell'elenco dei passi e sciegliere "aggiorna dall'impostazione dell'esercizio".


Supervisione degli utenti

Con la finestra elenco-utenti si possono vedere tutti gli utenti o un gruppo di questi ,e i loro risultati e impostazioni.

Le somme dei risultati sono calcolati per l'esercizio selezionato.Siu può modificare il periodo di tempo della somma dal menù "Visualizza" - "Somme dei risultati".

Per aggiornare e ricalcolare tutti i risultati degli utenti,scegliere "Aggiorna" nel menù "Visualizza".

Cliccare con il tasto destro nell'elenco degli utenti per attivare un menù che permetta di aggiungere/rimuovere utenti, o per modificarli.Questo può anche essere fatto dal menù principale "utenti" dove,in più,è possibile scegliere "mostra elenco" per vedere un gruppo di utenti.

Gli utenti sono raggruppati insieme inserendoli in una Classe.

Per vedere i risultati dettagliati di un singolo utente,andare alla sezione "Risultati" dell'esercizio.

Per vedere e stampare i risultati selezionati per diversi utenti,premere il pulsante stampa per attivare il generatore di riassunti.


Scegliere il tutore con cui l'utente dovrebbe lavorare.


Sconnette l'utente dal tutore.Se l'utente non ha il permesso di modificare il tutore,non può essere usato alcun tutore finchè l'insegnante non ne carica uno con la funzione Carica tutore.


Scegliere il passo iniziale in ogni esercizio.


Iniziare con EarMaster

EarMaster offre 10 aree di esercizi di ascolto.Esse sono elencate nel menù "Esercizi".Ogni esercizio è costituito da un certo numero di finestre che sono scelte dal sottomenù del menù esercizi.

La finestra di "esercizio" è quella dove vengono fatti gli esercizi.

Nella finestra "Impostazione dell'esercizio" potete effettuare le vostre impostazioni per l'esercizio.Queste impostazioni possono essere salvate nei propri file di livello .ear.

Nella finestra "Risultati" è possibile vedere e confrontare i risultati correnti con tutti i risultati precedenti.

Nella finestra "Supervisione utenti" (che è possibile vedere solo nel caso di insegnante nella versione School), si può avere la somma dei risultati per diversi utenti.

Cliccare un collegamento qui sotto per avere maggiori informazioni circa l'uso di uno specifico esercizio:

Confronto di intervalli

Riconoscimento Intervallo

Riconoscimento Accordo

Riconosciemnto Rivolto Accordi

Sequenza di accordi

Riconoscimewnto Scala

Lettura ritmica

Imitazione ritmica

Correzione del ritmo

Dettato Melodico


Tasti veloci in EarMaster

molte caratteristiche di EarMaster possono essere controllate dalla tastiera.Può essere utilie stampare questa pagina per averla come riferimento vicino alla tastiera.

Ctrl + 1 	Confronto di intervalli

Ctrl + 2 	Riconoscimento intervallo

Ctrl + 3 	Riconoscimento accordo

Ctrl + 4 	Riconoscimento Rivolto Accordi

Ctrl + 5 	Sequenza di accordi

Ctrl + 6 	Riconoscimento della scala

Ctrl + 7 	Lettuira ritmica

Ctrl + 8 	Imitazione del ritmo

Ctrl + 9 	Correzione del ritmo

Ctrl + 0 	Dettato Melodico

Shift + 1 	Esercizio

Shift + 2 	Impostazioni esercizio

Shift + 3 	Risultati

Shift + 4 	Supervisione utente (Solo insegnanti in  EarMaster School)

F1 	Aiuto

Ctrl + F1 	Aiuot contestuale

F2 	Carica impostazioni esercizio

F3 	Salva impostazioni esercizio

F4 	Tutore

Shift + F4 	Editor del tutore (Solo insegnanti in EarMaster School)

F5 	Nuove domande

F6 	Suona/Ripeti la domanda

F7-F8 	Dipende dal specifico esercizio

F9 	Stop

Shift + F9 	MIDI tutte le note off

Ctrl + F9 	MIDI azzera i controller

Ctrl + F12 	MIDI controllo remoto

Ctrl + M 	suono del metronomo

F10 	Stampa i risultati

F11 	Mantenimento della Classe (Solo insegnanti in EarMaster School)

Shift + F2 	Nuova domanda automatica

Shift + F5 	Rispondi sul pentagramma

Shift + F6 	Rispondi col nome

Shift + F7 	Rispondi con la tastiera

Shift + F8 	Rispondi con la chitarra

Shift + F11 	Abilita ingresso microfono

Shift + F12 	Abilita ingresso MIDI

Sul rigo gli accidenti possono essere aggiunti da tastiera mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse e digitando:

z 	bb (doppio bemolle)

x	b (bemolle)

c 	(segno di naturale)

v 	# (diesis)

b 	x (doppio diesis)

Ctrl + Delete	Riavvia l'esercizio corrente


Utilizzo del microfono

EarMaster usa una avanzata tecnologia di Wave-to-MIDI per analizzare l'ingresso del microfono.

Ingresso dell'altezza

Wave-to-MIDI puo ascoltare mentre cantate e riconoscere le note.Naturalmente il riconoscimento dipende molto dagli armonici della vostra voce o degli strumenti.Talvolta Un armonico è più forte della fondamentale ed è perciò l'armonico che EarMAster riconoscerà.E' necessario un processore Pentium per utilizzare questa funzionalità.Se non si possiede sufficente capacità di calcolo i risultati saranno deludenti.

Ingresso del ritmo

Nella lettura ritmica e nell'imitazione del ritmo potete battere il ritmo nel modo che preferite:con le mani o con un tamburo.

Dal momento che il rimure di fondo,la sensibilità del microfono e l'amplificazione della vostra scheda possono essere molto

varie è necessario aggiustare la sensibilità dell'ingresso del ritmo nelle impostazioni del programma per avere i migliori risultati nel vostro sistema.

Impostazione del microfono nel mixer di windows

Nel mixer di Windows, il microfono deve essere utilizzato per la registrazione.Attivare il mixer cliccando due volte sull'altoparlante nella barra funzioni  di windows.Cambiare le proprietà di registrazione selezionando Proprietà dal menù Opzioni,e quindi seelzionando "Aggiusta il volume per :la registrazione".

Il Microfono deve essere selezionato (avere un segno di spunto vicino) nell'elenco dei controlli di volume.Quindi premere OK.

La casella "Seleziona" per il dispositivo del microfono deve essere selezionata;se non lo è, cliccateci sopra.


Teoria degli intervalli

Gli intervalli sono l'esercizio più importante per l'udito.Tutte le armonie e melodie possono essere considerate una collezione di intervalli.Quindi per iniziare è conveninete utilizzare gli intervalli e poi,continuare per esempio con il dettato melodico per riconoscere una sequenza di intervalli, o riconoscimento degli accordi per identificare le armonie con due o più note.

Un intervallo è la distanza in altezza tra due note.Viene indicato con un valore numerico e da un tipo.

Il valore numerico indica il numero di toni della  scala diatonica che include.

Il tipo può essere Perfetto, Diminuito, Aumentato, Maggiore, o Minore.

L'unisono,la quarta,la quinta e l'ottava sono chiamati intervalli perfetti.Ogn'uno di essi può essere diminuito(più piccolo di un tono cromatico) o aumentato (più grande di un tono cromatico).

Il resto degli intervalli in una ottava sono:la seconda,la terza,la sesta e la settima.Ogn'uno di essi può essere maggiore o minore.

Sotto vi è un esempio di una quinta pefetta diminuita e aumentata e di una terza maggiore e minore.

In EarMaster si possono sentire gli intervalli nell'esercizio di identificazione degli intervalli quando cliccate sul pulsante con il nome dell'intervallo.

Nota:Deve essere selezionata la voce "per nome" nel menù "metodo di ingresso".

Si possono sentire gli intervalli anche cliccandoci sopra con il tasto destro nell'impostazione dell'esercizio.

Riconoscimento degli intervalli

Ci sono due modi comuni di riconoscere gli intervalli:

1. Usare l'inizio di una ben nota canzone.Trovare delle canzoni che iniziano con un certo intervallo.Quando si sente un intervallo è possibile collegarlo con la canzone.Vedere esempi e modelli di melodie.

Questo metodo è comunque criticabile perchè non considera la funzione dell'intervallo dentro la chiave per esempio l'intervallo perfetto di quarta tra DO e FA ha una funzione diversa nella tonalità di Do maggiore e in quella di Fa maggiore e perciò questo metodo è di uso difficile per fare della lettura a prima vista.

2. Cantare in giù e in sù una scala per trovare un intervallo analogo.Questo metodo è strettamente corelato al sistema del solfeggio  (usando le sillabe do, re, mi, fa, sol, la, ti, do) che viene spesso usato per imparare la lettura a prima vista. EarMaster mostra kle sillabe del solfeggio tra parentesi quando si inseriscono delle note nell'identificazione dell'intervallo e nle dettato melodico.

Esercizi correlati in Earmaster:

Confronto intervalli

Riconoscimento Intervallo


Melodie di modello per gli intervalli.

Questi sono esempi di canzoni che si possono utilizzare per riconoscere specifici intervalli

2a minore	Isn't she lovely (Stevie Wonder)

2a maggiore 	Happy birthday, Strangers in the night

3a minore  	Georgia on my mind

3a maggiore 	Morning has broken

4a perfetto  	Amazing graze, Love me tender

Tritono	Maria (West side story)

5a perfetto 	Wise men say (Can't help falling in love)

6a minore  	When Israel Was In Egypt’s Land

6a maggiore	NBC theme

7a minore 	Somewhere (West side story)

7a maggiore	Bali Hai (South Pacific) 3rd note

Ottava 	Somewhere over the Rainbow


Teoria sulle scale e i modi

 “Scala” viene dal Latino. Una scala è la base tonale della musica cioè un insieme di note con le quali si cotruiscono melodie e armonie.Le note nell'elenco son ordinate per altezza.Dal momento che la base tonale cambia in diversi periodi storici e luoghi

ci sono moltissimi tipi di scala.

La scala maggiore,la minore e i modi di chiesa sono tutti basati sulla scala diatonica.

Essi sono costituiti dalle stesse note ma la nota centrale(tonica) è differente.

La scala maggiore di Do appare come segue:

Il modo dorico di chiesa contiene le stesse note ma la nota fondamentale è RE.

Allo stesso modo il modo frigio ha come nota fondamentale il MI,La Lidia FA,La Misolidia il Sol,La minore naturale(Eolia) il LA,

La Locria il Si.

Riconoscimento delle scale

Una scala è una sequenza di piccoli intervalli.di solito toni(passo intero) o semitoni (mezzo passo).

Per riconoscere una scala è necessario conoscere la sequenza unica per quella scala.

Le scale basate sulla scala diatonica sono sempre costituite da 5 toni e 2 semitoni.Perciò per riconoscere queste scale è sufficente trovare solo la posizione dei due semitoni.

In EarMaster si possono sentire le scale nell'esercizio di Riconoscimento della scala premendo il pulsante con il nome della scala.

Nota:Deve essere selezionata la voce "per nome" nel menù "metodo di ingresso".

Si possono sentire le scale anche cliccandoci sopra con il tasto destro nell'impostazione dell'esercizio.

Esercizi correlati in Earmaster:

Riconoscimento della scala


Teoria degli accordi

Un accordo è l'esecuzione simultanea di tre o più note-di solito costruite con sovrapposizione di terze.Gli accordi sono definiti dal nome della loro fondamentale,il loro tipo (maggiore,minore,aumentato,ecc.) e talvolta dal loro rivolto.

Triadi

Un accordo di tre note costituito da una fondamentale,una terza e una quinta sovrapposte.

Maggiore - ha una terza maggiore e una quinta giusta

Minore - ha una terza minore e una quinta giusta

Dimininuito - ha una terza minore e una quinta diminuita

Eccedente - ha una terza maggiore e una quinta eccedente

I primi due accordi sono chiamati consonanti gli altri sono dissonanti.

Sotto sono indicati gli accordi di Do magg,Do min,Do dim,Do ecc:

Accordi di settima

Questi accordi sono triadi con l'aggiunta di un'altra triade diatonica sovrapposta.

  7 di dominante- è una triade maggiore con in più una 7 minore .

  7 minore         - è una triade minore con in più una 7a minore

  7 Dim              - è una triade diminuita con in più una 7a diminuita.

Ci sono molte altre triadi con la settima,che qui non sono riprese per brevità.

Si possono trovare nella tabella di definizione degli accordi nell'impostazione dell'esercizio dell'esercizio di riconoscimento dell'accordo.

Rivolti

La posizione iniziale con la fondamentale nella posizione più bassa è chiamata posizione fondamentale.

Quando la terza dell'accordo (il Mi nel caso dell'accordo di Do maggiore) viene messo al basso viene detto che l'accordo è in posizione di primo rivolto.Quando la quinta (il Sol nell'accordo di Do+) è messo al basso si parla di secondo rivolto.

Sotto sono visibili gli accordi di Do maggiore in posizione fondamentale,primo rivolto,secondo rivolto.

Sequenze di accordi

Sono una serie di accordi suonati in una riga.Quando si identificano gli accordi in una sequenza il compito maggiore è trovare la funzione armonica dentro la chiave,cioè fare un confronto con la tonica che viene suonata all'inizio.

Le funzioni armoniche vengono indicate con  numeri romani I, II, III, IV, ecc, che denotano il grado all'interno della scala.

Ogn'uno dei sette accordi della scala maggiore e minore può essere utilizzato come fondamentale della triade.

Le triadi sui gradi "tonali" della scala I,IV e V sono i più importanti per stabilire la tonalità di un pezzo.

Sotto sono indicati i sette gradi della scala di Do maggiore:

I (Do+), II (re-), III (mi-), IV (Fa+), V (SOL+), VI (la-), VII (si dim)

Nelle chiavi minori, EarMaster denota sempre la 3a la 6a e la 7a come bIII, bVI e bVII per evitare confusione dovuta al fatto che sono differenti.perciò III è una 3a maggiore sulal fondamentale nella chiave maggiore mentre in quella minore è una terza minore sopra la fondamentale è perciò viene indicata con bIII.

Per identificare una sequenza di accordi aiuta molto ascoltare la nota al basso dell'accordo.Ovviamente alcuni accordi possono avere lo stesso basso ma differenti tipi di accordo.Si può eliminare la nota al basso in EarMAster per rendere più complicato il riconoscimento.

Esercizi collegati in Earmaster:

Riconoscimento accordo

Riconoscimento rivolto accordo

Sequenza di accordi


La scala diatonica è una scala naturale,che consiste di 5 toni e 2 semitoni,viene eseguita ad esempio suonando solo i tasti bianchi della tastiera del pianoforte.C'è una scala corrispondente in ogni chiave.La scala maggiore è diatonica.